Denizaltı Havuzu Dalış Testini Başarıyla Tamamladı

Açıklama Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ ASFAT’tan yapıldı.

Sosyal medyadaki paylaşımda, “Kendi özellikleriyle dünyada tek olan Denizaltı Havuzumuz dalış testlerini başarıyla geçti!” denildi.

Paylaşımda, Denizaltı Havuzunun yakında Türk Deniz Kuvvetlerinin hizmetinde olacağı ifade edildi.

ASFAT ana yükleniciliğinde inşa edilen Denizaltı Havuzu’nun ilk sac kesim töreni 18 Ağustos 2020’de tarihinde yapıldı.

Havuz, 31 Ağustos 2022 tarihinde denize indirildi.

The post Denizaltı Havuzu Dalış Testini Başarıyla Tamamladı appeared first on Savunma Sanayi.